η′ K^0 S_{CP}

HFAG

Moriond 2014

0.5 0.6 0.7 0.8

BaBar

PRD 79 (2009) 052003

0.57 Α 0.08 Α 0.02

Belle

EPS 2013 preliminary

0.68 Α 0.07 Α 0.03

Average

HFAG correlated average

0.63 Α 0.06

HFAG

Moriond 2014 PRELIMINARY