A_{CP+} Averages

HFAG

CKM2012

HFAG

CKM2012

HFAG

CKM2012

D_{CP} K D*_{CP} K D_{CP} K*

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

0.25 Α 0.06 Α 0.02

Belle

LP 2011 preliminary

0.29 Α 0.06 Α 0.02 CDF PRD 81 (2010) 031105(R)

0.39 Α 0.17 Α 0.04

LHCb

PLB 712 (2012) 203

0.14 Α 0.03 Α 0.01

Average

HFAG

0.19 Α 0.03

BaBar

PRD 78, 092002 (2008)

-0.11 Α 0.09 Α 0.01

Belle

CKM2012 preliminary

-0.14 Α 0.10 Α 0.01

Average

HFAG

-0.12 Α 0.07

BaBar

PRD 80 (2009) 092001

0.09 Α 0.13 Α 0.06

Average

HFAG

0.09 Α 0.14

HFAG

CKM2012

PRELIMINARY