ρ^0π^0 C

HFAG

EPS 07

-1 0 1 2

BaBar

PRD 76 (2007) 012004

-0.10 Α 0.40 Α 0.53

Belle

PRL 98 (2007) 221602

0.49 Α 0.36 Α 0.28

Average

HFAG correlated average

0.30 Α 0.38

HFAG

EPS 07 PRELIMINARY