π^0 π^0 K_S S_{CP}

HFAG

LP 2007

-2 -1 0 1

BaBar

PRD 76 (2007) 071101

-0.72 Α 0.71 Α 0.08

Belle

arXiv:0708.1845

-0.43 Α 0.49 Α 0.09

Average

HFAG correlated average

-0.52 Α 0.41

HFAG

LP 2007 PRELIMINARY