D*^{+-} D^{-+} C-

HFAG

LP 2007

-0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

arXiv:0705.1190

0.23 Α 0.15 Α 0.04

Belle

PRL 93 (2004) 201802

0.23 Α 0.25 Α 0.06

Average

HFAG

0.23 Α 0.13

HFAG

LP 2007 PRELIMINARY