D_πππ^0 K A_GLW

HFLAV

Moriond 2022

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

LHCb

arXiv:2112.10617

0.11 Α 0.04 Α 0.00

BaBar

PRL 99 (2007) 251801

-0.02 Α 0.15 Α 0.03

Average

HFLAV

0.10 Α 0.04

HFLAV

Moriond 2022 PRELIMINARY