sin(2β) ( sin(2ϕ_1)

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

Average HFLAV

0.679 Α 0.020

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.657 Α 0.036 Α 0.012

Belle PRL 108 (2012) 171802

0.670 Α 0.029 Α 0.013

Average HFLAV

0.665 Α 0.024

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.694 Α 0.061 Α 0.031

Belle PRL 108 (2012) 171802

0.642 Α 0.047 Α 0.021

Average HFLAV

0.663 Α 0.041

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.897 Α 0.100 Α 0.036

Belle PRL 108 (2012) 171802

0.738 Α 0.079 Α 0.036

Average HFLAV

0.807 Α 0.067

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.614 Α 0.160 Α 0.040

Belle PRL 108 (2012) 171802

0.640 Α 0.117 Α 0.040

Average HFLAV

0.632 Α 0.099

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.925 Α 0.160 Α 0.057

BaBar PRD 79 (2009) 072009

0.601 Α 0.239 Α 0.087

HFLAV

Summer 2016