R_{CP} Averages

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

HFLAV

Summer 2017

D_{CP} K R_{CP+}

D_{CP} K R_{CP-}

D*_{CP} K R_{CP+}

D*_{CP} K R_{CP-}

D_{CP} K* R_{CP+}

D_{CP} K* R_{CP-}

D_{CP} Kππ R_{CP+}

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

BaBar 1.18 Α 0.09 Α 0.05 Belle 1.13 Α 0.16 Α 0.08 CDF 1.30 Α 0.24 Α 0.12 LHCb KK 0.99 Α 0.01 Α 0.01 LHCb ππ 0.99 Α 0.03 Α 0.01 Average 1.00 Α 0.02 BaBar 1.07 Α 0.08 Α 0.04 Belle 1.17 Α 0.14 Α 0.14 Average 1.09 Α 0.08 BaBar 1.31 Α 0.13 Α 0.03 Belle 1.41 Α 0.25 Α 0.06 LHCb 1.14 Α 0.03 Α 0.02 Average 1.14 Α 0.03 BaBar 1.09 Α 0.12 Α 0.04 Belle 1.15 Α 0.31 Α 0.12 LHCb 0.90 Α 0.09 Α 0.11 Average 1.03 Α 0.09 BaBar 2.17 Α 0.35 Α 0.09 LHCb KK 1.22 Α 0.09 Α 0.01 LHCb ππ 1.08 Α 0.14 Α 0.03 Average 1.22 Α 0.07 BaBar 1.03 Α 0.27 Α 0.13 Average 1.03 Α 0.30 LHCb KK 1.04 Α 0.07 Α 0.03 LHCb ππ 1.03 Α 0.11 Α 0.04 Average 1.04 Α 0.06

HFLAV

Summer 2017 PRELIMINARY