A_{CP} Averages

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

HFAG

CKM 2016

D_{CP} K A_{CP+} D_{CP} K A_{CP-}

D*_{CP} K A_{CP+} D*_{CP} K A_{CP-}

D_{CP} K* A_{CP+} D_{CP} K* A_{CP-}

D_{CP} Kππ A_{CP+}

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

BaBar 0.25 Α 0.06 Α 0.02 Belle 0.06 Α 0.14 Α 0.05 CDF 0.39 Α 0.17 Α 0.04 LHCb KK 0.09 Α 0.02 Α 0.01 LHCb ππ 0.13 Α 0.04 Α 0.01 Average 0.11 Α 0.02 BaBar -0.09 Α 0.07 Α 0.02 Belle -0.12 Α 0.14 Α 0.05 Average -0.10 Α 0.07 BaBar -0.11 Α 0.09 Α 0.01 Belle -0.20 Α 0.22 Α 0.04 Average -0.12 Α 0.08 BaBar 0.06 Α 0.10 Α 0.02 Belle 0.13 Α 0.30 Α 0.08 Average 0.07 Α 0.10 BaBar 0.09 Α 0.13 Α 0.06 LHCb KK 0.12 Α 0.08 Α 0.01 LHCb ππ 0.08 Α 0.16 Α 0.02 Average 0.11 Α 0.06 BaBar -0.23 Α 0.21 Α 0.07 Average -0.23 Α 0.22 LHCb KK -0.04 Α 0.06 Α 0.01 LHCb ππ -0.05 Α 0.10 Α 0.01 Average -0.05 Α 0.05

HFAG

CKM 2016 PRELIMINARY