c parameters

HFAG

Winter 2011

HFAG

Winter 2011

HFAG

Winter 2011

HFAG

Winter 2011

Dπ D*π full

D*π partial Dρ

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.033 Α 0.042 Α 0.012

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.019 Α 0.021 Α 0.012

Average

HFAG

-0.022 Α 0.021

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

0.049 Α 0.042 Α 0.015

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.011 Α 0.020 Α 0.013

Average

HFAG

0.002 Α 0.021

BaBar

PRD 71 (2005) 112003

-0.019 Α 0.022 Α 0.013

Belle

PRD 84 (2011) 021101(R)

-0.015 Α 0.013 Α 0.015

Average

HFAG

-0.017 Α 0.016

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.098 Α 0.055 Α 0.018

Average

HFAG

-0.098 Α 0.058

HFAG

Winter 2011 PRELIMINARY