J/ψ K^* sin(2β) ( sin(2ϕ_1)

HFAG

RPP 2007

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

BaBar

PRD 71, 032005 (2005)

-0.10 Α 0.57 Α 0.14

Belle

PRL 95 091601 (2005)

0.24 Α 0.31 Α 0.05

Average

HFAG

0.16 Α 0.28

HFAG

RPP 2007 PRELIMINARY