D*^+ D*^- S_{CP}

HFAG

CKM 2012

-1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

BaBar

PRD 79, 032002 (2009)

-0.70 Α 0.16 Α 0.03

BaBar part. rec.

PRD 86 (2012) 112006

-0.49 Α 0.18 Α 0.07 Α 0.04

Belle

PRD 86 (2012) 071103(R)

-0.79 Α 0.13 Α 0.03

Average

HFAG correlated average

-0.71 Α 0.09

HFAG

CKM 2012 PRELIMINARY