D^{(*)}h^0 sin(2β) ( sin(2ϕ_1)

HFAG

LP 2007

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

BaBar

PRL 99, 231802 (2007)

0.29 Α 0.34 Α 0.03 Α 0.05

Belle

PRL 97, 081801 (2006)

0.78 Α 0.44 Α 0.22

Average

HFAG

0.45 Α 0.28

HFAG

LP 2007 PRELIMINARY