D_{CP} K A_{CP-}

HFAG

LP 2011

-0.26 -0.24 -0.22 -0.2 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

-0.09 Α 0.07 Α 0.02

Belle

LP 2011 preliminary

-0.12 Α 0.06 Α 0.01

Average

HFAG

-0.11 Α 0.05

HFAG

LP 2011 PRELIMINARY