D_Kπ K A_{ADS}

HFAG

CKM 2012

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

-0.86 Α 0.47 ^+_-^0^.^1^2_6

Belle

PRL 106 (2011) 231803

-0.39 ^+_-^0^.^2^6_8 ^+_-^0^.^0^4_3 CDF PRD 84 (2011) 091504

-0.82 Α 0.44 Α 0.09

LHCb

PLB 712 (2012) 203

-0.52 Α 0.15 Α 0.02

Average

HFAG

-0.54 Α 0.12

HFAG

CKM 2012 PRELIMINARY