C_f = -A_f

HFAG

EPS 2011

HFAG

EPS 2011

HFAG

EPS 2011

J/ψ π^0 D^+ D^- D*^+ D*^-

-1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

BaBar PRL 101 (2008) 021801

-0.20 Α 0.19 Α 0.03

Belle PRD 77 (2008) 071101(R)

-0.08 Α 0.16 Α 0.05

Average HFAG correlated average

-0.10 Α 0.13

BaBar PRD 79, 032002 (2009)

-0.07 Α 0.23 Α 0.03

Belle EPS 2011 preliminary

-0.43 Α 0.17 Α 0.04

Average HFAG correlated average

-0.31 Α 0.14

BaBar PRD 79, 032002 (2009)

0.05 Α 0.09 Α 0.02

Belle EPS 2011 preliminary

-0.15 Α 0.08 Α 0.02

Average HFAG correlated average

-0.06 Α 0.06

HFAG

EPS 2011 PRELIMINARY