D_{CP} K A_{CP+}

HFAG

LP 2011

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

0.25 Α 0.06 Α 0.02

Belle

LP 2011 preliminary

0.29 Α 0.06 Α 0.02 CDF PRD 81, 031105(R) (2010)

0.39 Α 0.17 Α 0.04

LHCb

LHCb-CONF-2011-031

0.07 Α 0.18 Α 0.07

Average

HFAG

0.27 Α 0.04

HFAG

LP 2011 PRELIMINARY