K^+ K^- K_S A_{CP}(ϕK_S)

HFAG

ICHEP 2010

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

arXiv:0808.0700

0.14 Α 0.19 Α 0.02

Belle

arXiv:1007.3848

0.04 Α 0.20 Α 0.10 Α 0.02

Average

HFAG correlated average

0.11 Α 0.15

HFAG

ICHEP 2010 PRELIMINARY