ρ^0 K_S C_{CP}

HFAG

CKM2008

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

BaBar

arXiv:0708.2097

0.02 Α 0.27 Α 0.08 Α 0.06

Belle

arXiv:0811.3665

-0.03 ^+_-^0^.^2^4_3 Α 0.11 Α 0.11

Average

HFAG

-0.01 Α 0.20

HFAG

CKM2008 PRELIMINARY