D*^+ D*^- C_{CP}

HFAG

ICHEP 2008

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

arXiv:0808.1866

0.05 Α 0.09 Α 0.02

Belle

arXiv:0901.4057

-0.15 Α 0.13 Α 0.04

Average

HFAG correlated average

-0.02 Α 0.08

HFAG

ICHEP 2008 PRELIMINARY