D*^{+-} D^{-+} A

HFAG

ICHEP 2008

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2

BaBar

arXiv:0808.1866

0.01 Α 0.05 Α 0.01

Belle

PRL 93 (2004) 201802

0.07 Α 0.08 Α 0.04

Average

HFAG

0.02 Α 0.04

HFAG

ICHEP 2008 PRELIMINARY