D_{CP} K A_{CP+}

HFAG

LP 2007

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

BaBar

arXiv:0708.1534

0.35 Α 0.09 Α 0.05

Belle

PRD 73, 051106 (2006)

0.06 Α 0.14 Α 0.05

Average

HFAG

0.26 Α 0.08

HFAG

LP 2007 PRELIMINARY