D_D^(_a^*_l^)_{itz}K^(*^) x_+ Averages

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

HFLAV

Summer 2016

D_Dalitz K D*_Dalitz K

D_Dalitz K* D_{CP} K

D*_{CP} K D_{CP} K*

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

PRL 105 (2010) 121801

-0.103 Α 0.037 Α 0.006

Belle

PRD 81 (2010) 112002

-0.107 Α 0.043 Α 0.011

LHCb

NPB 888 (2014) 169

-0.084 Α 0.045 Α 0.009

Average

HFLAV correlated average

-0.098 Α 0.024

BaBar

PRL 105 (2010) 121801

0.147 Α 0.053 Α 0.017

Belle

PRD 81 (2010) 112002

0.100 Α 0.074

Average

HFLAV correlated average

0.132 Α 0.044

BaBar

PRL 105 (2010) 121801

-0.151 Α 0.083 Α 0.029

Belle

PRD 73, 112009 (2006)

-0.105 ^+_-^0^.^1^7_6^7 Α 0.006

Average

HFLAV correlated average

-0.152 Α 0.077

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

-0.057 Α 0.039 Α 0.015

Average

HFLAV

-0.057 Α 0.042

BaBar

PRD 78, 092002 (2008)

0.110 Α 0.060 Α 0.020

Average

HFLAV

0.110 Α 0.063

BaBar

PRD 80, 092001 (2009)

0.210 Α 0.140 Α 0.050

Average

HFLAV

0.210 Α 0.149

HFLAV

Summer 2016