ρ^0π^0 C

HFLAV

Summer 2016

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

BaBar

PRD 88 (2013) 012003

0.19 Α 0.23 Α 0.15

Belle

PRL 98 (2007) 221602

0.49 Α 0.36 Α 0.28

Average

HFLAV correlated average

0.27 Α 0.24

HFLAV

Summer 2016