ω K_S C_{CP}

HFLAV

Summer 2016

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

BaBar

PRD 79 (2009) 052003

-0.52 ^+_-^0^.^2^2_0 Α 0.03

Belle

PRD 90 (2014) 012002

0.36 Α 0.19 Α 0.05

Average

HFLAV correlated average

-0.04 Α 0.14

HFLAV

Summer 2016