a_1^{+-} π^{-+} C

HFLAV

Summer 2016

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3

BaBar

PRL 98 (2007) 181803

-0.10 Α 0.15 Α 0.09

Belle

PRD 86 (2012) 092012

-0.01 Α 0.11 Α 0.09

Average

HFLAV correlated average

-0.05 Α 0.11

HFLAV

Summer 2016