D*_Dπ^0_Kπ K R_{ADS}

HFLAV

Moriond 2021

-0.01 0 0.01 0.02 0.03

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.018 Α 0.009 Α 0.004

LHCb

JHEP 2104 (2021) 081

0.012 Α 0.003

Average

HFLAV

0.012 Α 0.003

HFLAV

Moriond 2021 PRELIMINARY