D*_Dγ_Kπ K R_{ADS}

HFLAV

Moriond 2021

-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.013 Α 0.014 Α 0.008

LHCb

JHEP 2104 (2021) 081

0.016 Α 0.037

Average

HFLAV

0.014 Α 0.015

HFLAV

Moriond 2021 PRELIMINARY