D*^+ D*^- C_{CP}

HFLAV

Summer 2016

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

BaBar

PRD 79, 032002 (2009)

0.05 Α 0.09 Α 0.02

BaBar part. rec.

PRD 86 (2012) 112006

0.15 Α 0.09 Α 0.04

Belle

PRD 86 (2012) 071103(R)

-0.15 Α 0.08 Α 0.02

Average

HFLAV correlated average

-0.01 Α 0.05

HFLAV

Summer 2016