D*^{+-} D^{-+} S

HFLAV

Moriond 2021

-1.2 -1.1 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4

BaBar

PRD 79, 032002 (2009)

-0.68 Α 0.15 Α 0.04

Belle

PRD 85 (2012) 091106

-0.78 Α 0.15 Α 0.05

LHCb

JHEP 2003 (2020) 147

-0.86 Α 0.08 Α 0.02

Average

HFLAV correlated average

-0.81 Α 0.06

HFLAV

Moriond 2021 PRELIMINARY