Dπ a

HFLAV

Summer 2018

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02

BaBar

PRD 73 (2006) 111101

-0.010 Α 0.023 Α 0.007

Belle

PRD 73 (2006) 092003

-0.050 Α 0.021 Α 0.012

LHCb

JHEP 1806 (2018) 084

-0.048 Α 0.018 Α 0.005

Average

HFLAV correlated average

-0.038 Α 0.013

HFLAV

Summer 2018 PRELIMINARY