D_{CP} K R_{CP-}

HFLAV

Moriond 2024

0.9 1 1.1 1.2 1.3

BaBar

PRD 82 (2010) 072004

1.07 Α 0.08 Α 0.04

Belle + Belle II

arXiv:2308.05048

1.15 Α 0.07 Α 0.02

Average

HFLAV

1.12 Α 0.06

HFLAV

Moriond 2024 PRELIMINARY