D_Kππ^0 π A_{ADS}

HFLAV

Moriond 2022

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

Belle

PRD 88 (2013) 091104(R)

0.16 Α 0.27 ^+_-^0^.^0^3_4

LHCb

arXiv:2112.10617

0.07 Α 0.09 Α 0.02

Average

HFLAV

0.08 Α 0.09

HFLAV

Moriond 2022 PRELIMINARY