D_D^(_a^*_l^)_{itz}K^(*^) MI y_+ Averages

HFLAV

Moriond 2024

HFLAV

Moriond 2024

HFLAV

Moriond 2024

HFLAV

Moriond 2024

D_Dalitz K modInd D_K_Sπππ^0 K modInd D_KKππ K modInd D*_Dalitz K modInd

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

Belle+Belle2

JHEP 2202 (2022) 063

-0.046 Α 0.042 Α 0.001

LHCb

JHEP 2102 (2021) 169

-0.013 Α 0.012 Α 0.003

Average

HFLAV correlated average

-0.015 Α 0.012

Belle

JHEP 1910 (2019) 178

0.220 ^+_-^0^.^1_5^8_4^2_1 Α 0.032 ^+_-^0^.^0^7^2_1

Average

HFLAV correlated average

0.220 Α 0.363

LHCb

EPJ C83 (2023) 547

-0.042 Α 0.031 Α 0.003

Average

HFLAV correlated average

-0.042 Α 0.031

LHCb full rec

JHEP 2312 (2023) 013

0.036 Α 0.044 Α 0.021

LHCb part rec

JHEP 2402 (2024) 118

0.054 Α 0.029 Α 0.009

Average

HFLAV correlated average

0.042 Α 0.025

HFLAV

Moriond 2024

PRELIMINARY