R_{ADS} Averages

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

HFLAV

Moriond 2022

D_Kπ K D_Kππ^0 K

D_K3π K D*_Dπ^0_Kπ K

D*_Dγ_Kπ K D_Kπ K*

D_K3π K* D_Kπ Kππ

-0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.011 Α 0.006 Α 0.002 Belle

PRL 106 (2011) 231803

0.016 Α 0.004 Α 0.001 CDF PRD 84 (2011) 091504

0.022 Α 0.009 Α 0.003 LHCb

JHEP 2104 (2021) 081

0.017 Α 0.001 Average

HFLAV

0.017 Α 0.001 BaBar

PRD 84 (2011) 012002

0.009 Α 0.008 ^+_-^0^.^0^0^1_4 Belle

PRD 88 (2013) 091104(R)

0.020 Α 0.006 Α 0.002 LHCb

arXiv:2112.10617

0.013 Α 0.002 Α 0.000 Average

HFLAV

0.013 Α 0.002 LHCb

PL B760 (2016) 117

0.014 Α 0.002 Α 0.001 Average

HFLAV

0.014 Α 0.002 BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.018 Α 0.009 Α 0.004 LHCb

JHEP 2104 (2021) 081

0.012 Α 0.003 Average

HFLAV

0.012 Α 0.003 BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.013 Α 0.014 Α 0.008 LHCb

JHEP 2104 (2021) 081

0.016 Α 0.037 Average

HFLAV

0.014 Α 0.015 BaBar

PRD 80 (2009) 092001

0.066 Α 0.031 Α 0.010 LHCb

JHEP 1711 (2017) 156

0.011 Α 0.004 Α 0.001 Average

HFLAV

0.012 Α 0.004 LHCb

JHEP 1711 (2017) 156

0.011 Α 0.005 Α 0.003 Average

HFLAV

0.011 Α 0.006 LHCb

PRD 92 (2015) 112005

0.008 ^+_-^0^.^0^0^4_3 Average

HFLAV

0.008 ^+_-^0^.^0^0^4_3

HFLAV

Moriond 2022 PRELIMINARY