K_S K_S K_S C_{CP}

HFLAV

Summer 2016

-0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

BaBar

PRD 85 (2012) 054023

-0.17 Α 0.18 Α 0.04

Belle

PRL 98 (2007) 031802

-0.31 Α 0.20 Α 0.07

Average

HFLAV correlated average

-0.24 Α 0.14

HFLAV

Summer 2016