a_1^{+-} π^{-+} A_{CP}

HFAG

FPCP 2012

-0.2 -0.1 0 0.1

BaBar

PRL 98 (2007) 181803

-0.07 Α 0.07 Α 0.02

Belle

arXiv:1205.5957

-0.06 Α 0.05 Α 0.07

Average

HFAG correlated average

-0.06 Α 0.06

HFAG

FPCP 2012 PRELIMINARY