A_{ADS} Averages

HFAG

PLHC 2011

HFAG

PLHC 2011

HFAG

PLHC 2011

D_Kπ π D*_Dπ^0_Kπ π

D*_Dγ_Kπ π

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

0.03 Α 0.17 Α 0.04

Belle

arXiv:1103.5951

-0.04 Α 0.11 ^+_-^0^.^0^2_1 CDF PLHC2011 preliminary

0.15 Α 0.25 Α 0.01

Average

HFAG

0.00 Α 0.09

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

-0.09 Α 0.27 Α 0.05

Average

HFAG

-0.09 Α 0.27

BaBar

PRD 82 (2010) 072006

-0.65 Α 0.55 Α 0.22

Average

HFAG

-0.65 Α 0.59

HFAG

PLHC 2011 PRELIMINARY