C_f = -A_f

ϕ K^0 η′ K^0 K_S K_S K_S π^0 K^0 ρ^0 K_S ω K_S f_0 K_S f_2 K_S f_X K_S π^0 π^0 K_S ϕ π^0 K_S π^+ π^- K_S NR K^+ K^- K^0

-1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Average -0.23 Α 0.15 Average -0.05 Α 0.05 Average -0.23 Α 0.13 Average 0.01 Α 0.10 Average -0.06 Α 0.20 Average -0.32 Α 0.17 Average 0.05 Α 0.12 Average 0.28 ^+_-^0^.^3_4^7_1 Average 0.13 ^+_-^0^.^3^4_6 Average 0.18 Α 0.22 Average -0.20 Α 0.15 Average 0.01 Α 0.26 Average 0.01 Α 0.07

HFAG

FPCP 2009 PRELIMINARY