π^+ π^- K_S A_{CP}(ρK_S)

HFAG

FPCP2009

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

BaBar

arXiv:0905.3615

0.05 Α 0.26 Α 0.10 Α 0.03

Belle

PRD 79 (2009) 072004

0.03 ^+_-^0^.^2^3_4 Α 0.11 Α 0.10

Average

HFAG correlated average

0.06 Α 0.20

HFAG

FPCP2009 PRELIMINARY