ϕ K^0 C_{CP}

HFAG

CKM2008

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2

BaBar

arXiv:0808.0700

-0.14 Α 0.19 Α 0.02

Belle

ICHEP 2008 preliminary

-0.31 ^+_-^0^.^2^1_3 Α 0.04 Α 0.09

Average

HFAG

-0.23 Α 0.15

HFAG

CKM2008 PRELIMINARY