f_0 K_S C_{CP}

HFAG

FPCP 2009

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

BaBar

FPCP2009 preliminary

0.05 Α 0.16

Belle

CKM2008 preliminary

0.05 Α 0.18

Average

HFAG

0.05 Α 0.12

HFAG

FPCP 2009 PRELIMINARY