D*^+ D*^- R_perp

HFAG

Winter 2009

0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28

BaBar

PRD 79, 032002 (2009)

0.17 Α 0.03

Belle

arXiv:0901.4057

0.12 Α 0.04 Α 0.02

Average

HFAG correlated average

0.16 Α 0.02

HFAG

Winter 2009 PRELIMINARY