D_{CP} K R_{CP-}

HFAG

ICHEP 2008

0.6 0.8 1 1.2 1.4

BaBar

PRD 77 (2008) 111102

1.03 Α 0.10 Α 0.05

Belle

PRD 73, 051106 (2006)

1.17 Α 0.14 Α 0.14

Average

HFAG

1.06 Α 0.10

HFAG

ICHEP 2008 PRELIMINARY