ρ^{+-}π^{-+} ΔS

HFAG

Moriond 07

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2

BaBar

hep-ex/0703008

-0.01 Α 0.14 Α 0.06

Belle

hep-ex/0701015

-0.08 Α 0.13 Α 0.05

Average

HFAG correlated average

-0.04 Α 0.10

HFAG

Moriond 07 PRELIMINARY