π^+π^-π^0 I parameters

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

HFAG

Moriond 07

I_0 I_-

I_+ I^I_+^m_-

I^R_+^e_- I^I_+^m_0

I^R_+^e_0 I^I_-^m_0

I^R_-^e_0

-2 -1 0 1 2

BaBar 0.01 Α 0.06 Α 0.01 Belle 0.02 Α 0.10 Α 0.05 Average 0.00 Α 0.05 BaBar -0.01 Α 0.10 Α 0.02 Belle 0.09 Α 0.10 Α 0.04 Average 0.03 Α 0.08 BaBar -0.02 Α 0.10 Α 0.03 Belle -0.01 Α 0.11 Α 0.04 Average -0.04 Α 0.08 BaBar -1.99 Α 1.25 Α 0.34 Belle -1.93 Α 2.39 Α 0.89 Average -1.99 Α 1.19 BaBar 1.90 Α 2.03 Α 0.65 Belle 1.21 Α 2.59 Α 0.98 Average 0.55 Α 1.80 BaBar -0.21 Α 1.06 Α 0.25 Belle -0.40 Α 1.86 Α 0.85 Average -0.53 Α 1.01 BaBar 0.41 Α 1.30 Α 0.41 Belle 1.15 Α 2.26 Α 0.92 Average -0.22 Α 1.35 BaBar 1.23 Α 1.07 Α 0.29 Belle -2.03 Α 1.62 Α 0.81 Average -0.04 Α 1.05 BaBar 0.41 Α 1.30 Α 0.21 Belle -0.92 Α 1.34 Α 0.80 Average -0.60 Α 1.01

HFAG

Moriond 07 PRELIMINARY