b5ccs C_{CP}

HFAG

HEP 2005

-0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

BaBar

PRL 94, 161803 (2005)

0.051 Α 0.033 Α 0.014

Belle

BELLE-CONF-0569

-0.010 Α 0.026 Α 0.036

Average

HFAG

0.027 Α 0.028

HFAG

HEP 2005 PRELIMINARY