J/ψ π^0 C_{CP}

HFAG

Moriond 2006

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

BaBar

hep-ex/0603012

-0.21 Α 0.26 Α 0.06

Belle

PRL 93, 261801 (2004)

0.01 Α 0.29 Α 0.03

Average

HFAG

-0.11 Α 0.20

HFAG

Moriond 2006 PRELIMINARY