π^+π^-π^0 U parameters

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

HFAG

ICHEP 2006

U^+_0

U^+_-

U^-_0

U^-

U^-_+

U^+^,_-^{Im}

U^+^,_-^{Re}

U^-_+^,_-^{Im}

U^-_+^,_-^{Re}

U^+^,_0^{Im}

U^+^,_0^{Re}

U^-_+^,_0^{Im}

U^-_+^,_0^{Re}

U^+_-^,_0^{Im}

U^+_-^,_0^{Re}

U^-^,_0^{Im}

U^-^,_0^{Re}

-2 -1 0 1 2

BaBar 0.24 Α 0.05 Α 0.04 Belle 0.30 Α 0.06 Α 0.05 Average 0.26 Α 0.05 BaBar 1.33 Α 0.11 Α 0.04 Belle 1.28 Α 0.13 Α 0.08 Average 1.25 Α 0.09 BaBar -0.06 Α 0.10 Α 0.13 Belle 0.14 Α 0.11 Α 0.09 Average 0.04 Α 0.10 BaBar -0.30 Α 0.15 Α 0.03 Belle -0.62 Α 0.17 Α 0.09 Average -0.41 Α 0.12 BaBar 0.53 Α 0.15 Α 0.04 Belle 0.22 Α 0.15 Α 0.10 Average 0.36 Α 0.11 BaBar 0.62 Α 0.54 Α 0.72 Belle 0.86 Α 0.83 Α 0.49 Average 0.65 Α 0.61 BaBar 0.38 Α 0.55 Α 0.28 Belle 0.62 Α 0.80 Α 0.57 Average 0.52 Α 0.50 BaBar 0.13 Α 0.94 Α 0.17 Belle -2.21 Α 1.71 Α 1.03 Average 0.02 Α 0.84 BaBar 2.14 Α 0.91 Α 0.33 Belle -1.70 Α 1.59 Α 0.77 Average 1.15 Α 0.83 BaBar 0.03 Α 0.42 Α 0.12 Belle -0.53 Α 0.39 Α 0.47 Average -0.17 Α 0.33 BaBar -0.75 Α 0.40 Α 0.15 Belle 0.41 Α 0.52 Α 0.46 Average -0.43 Α 0.35 BaBar -0.93 Α 0.68 Α 0.08 Belle -0.83 Α 0.98 Α 0.65 Average -1.06 Α 0.57 BaBar -0.47 Α 0.80 Α 0.30 Belle -2.46 Α 1.39 Α 0.86 Average -0.97 Α 0.72 BaBar -0.03 Α 0.40 Α 0.23 Belle -1.72 Α 0.69 Α 0.53 Average -0.48 Α 0.37 BaBar -0.52 Α 0.32 Α 0.08 Belle 0.49 Α 0.65 Α 0.44 Average -0.43 Α 0.30 BaBar 0.24 Α 0.61 Α 0.20 Belle -0.79 Α 1.59 Α 1.05 Average -0.04 Α 0.57 BaBar -0.42 Α 0.73 Α 0.28 Belle -0.70 Α 1.59 Α 0.86 Average -0.46 Α 0.67

HFAG

ICHEP 2006

PRELIMINARY