π^+ π^- C_{CP}

HFAG

ICHEP 2006

-0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

BaBar

ICHEP 2006 preliminary

-0.16 Α 0.11 Α 0.03

Belle

ICHEP 2006 preliminary

-0.55 Α 0.08 Α 0.05

Average

HFAG correlated average

-0.39 Α 0.07

HFAG

ICHEP 2006 PRELIMINARY